Universität des Saarlandes

Fachrichtung 6.1, Mathematik Prof. Dr. Ernst-Ulrich Gekeler Dipl.-Math. Bernd Mehnert e Testat 2 vom 27.11.2007 zur MfN I

Name, Vorname: Matrikelnummer:

Unter den folgenden Aussagen sind einige richtig und einige falsch. Kreuzen Sie die richtigen an!

Aussage 1. Für die nachfolgend dargestellten Teilmengen der Funktionsgraphen von Funktionen f_i : D → R mit D_i ⊂ R für i = 1, 2, 3

Teilgraph von f_1 Teilgraph von f_2 Teilgraph von f_3

ist richtig, dass a) f_1 eine Logarithmusfunktion sein kann, b) f_2 gerade sein kann, c) f_3 eine Exponentialfunktion sein kann. 1a) 1b) 1c) X Aussage 2. Die Funktion lg = log_{10} : R_{>0} → R, x → log_{10}(x) a) erfüllt 10^{lg(x)} = x für alle reellen Zahlen x > 0, b) ist nicht monoton, c) erfüllt lg(x + y) = lg(x) + lg(y) für alle reellen Zahlen x, y > 0. 2a) 2b) 2c) X 1

Aussage 3. Es ist richtig, a) dass eine Funktion f : R → R, die strikt monoton fallend ist, injektiv ist, b) dass eine bijektive Funktion g : {1, 2, 3} → {1, 2, 3} streng monoton ist, c) dass gerade Funktionen h : R → R nicht injektiv sein können. 3a) 3b) 3c) X X Aussage 4. Eine Folge (a_n) reeller Zahlen konvergiert sicher dann gegen 0, falls a) für jedes ϵ > 0 ein N < 40 existiert, so dass für alle n ≥ N gilt: a_n ∈ U_ϵ(0) = (−ϵ, ϵ), b) die Folge (b_n)_{n∈N} mit b_n = a^2_n für n = 1, 2, 3, .... gegen 0 konvergiert, c) es kein ϵ > 0 gibt, so dass unendlich viele der a_n die Beziehung |a_n| ≥ ϵ erfüllen. 4a) 4b) 4c) X X X