Universität des Saarlandes

Fachrichtung 6.1, Mathematik Prof. Dr. Ernst-Ulrich Gekeler Dipl.-Math. Bernd Mehnert e

Testat 3 vom 14.12.2007 zur MfN I

Name, Vorname: Matrikelnummer:

Unter den folgenden Aussagen sind einige richtig und einige falsch. Kreuzen Sie die richtigen an!

Aussage 1. Für die Funktion

f : [0, 1] → R, x → { 0 falls 0 ≤ x <^1_2 , 1 falls^1_2 ≤ x ≤ 1,

ist richtig, dass a) sie stetig ist, b) lim_{x↘} 1_2 f(x) = 1 gilt, c) lim_{x↗} 1_2 f(x) = 1 gilt.

1a) 1b) 1c) X

Aussage 2. Es ist richtig, dass a) die Menge D = R keinen Berührpunkt in R besitzt, b) die Menge D = {(−1)^n +^1_{2n} |n ∈ N} genau zwei Berührpunkte in R\D besitzt, c) die Menge D = {5} einen Berührpunkt in R\D besitzt.

2a) 2b) 2c) X

1

Aussage 3. Sind die Funktionen f, g : (−1, 1) → (−1, 1) ⊂ R differenzierbar, so gilt für jedes x_0 ∈ (−1, 1) a) (fg)^′(x_0) = f^′(x_0)g^′(x_0) + f(x_0)g(x_0), b) (f ∘ g)^′(x_0) = f^′(g(x_0)) · g^′(x_0), c) f^′(−x_0) = −f^′(x_0). 3a) 3b) 3c) X Aussage 4. Es ist richtig, dass a) x + x^2 eine Potenzreihe mit Konvergenzradius R = ∞ ist, b) Potenzreihen innerhalb ihres Konvergenzintervalls differenzierbar sind, c) die Potenzreihe ∑ n∈N_0 n!x

n den Konvergenzradius R = ∞ besitzt. 4a) 4b) 4c) X X